en	An authentication exception occurred.
und	خطایی هنگام احراز هویت رخ داده است.

en	Authentication credentials could not be found.
und	شرایط احراز هویت یافت نشد.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	درخواست احراز هویت به دلیل وجود مشکل در سیستم قابل پردازش نمی باشد.

en	Invalid credentials.
und	احراز هویت نامعتبر می باشد.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie قبلا توسط شخص دیگری استفاده گردیده است.

en	Not privileged to request the resource.
und	دسترسی لازم برای درخواست از این منبع را دارا نمی باشید.

en	Invalid CSRF token.
und	توکن CSRF معتبر نمی باشد.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	هیچ ارایه دهنده احراز هویتی برای پشتیبانی از توکن احراز هویت پیدا نشد.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	هیچ جلسه‌ای در دسترس نمی باشد. این میتواند به دلیل پایان یافتن زمان و یا فعال نبودن کوکی ها باشد.

en	No token could be found.
und	هیچ توکنی پیدا نشد.

en	Username could not be found.
und	نام ‌کاربری پیدا نشد.

en	Account has expired.
und	حساب کاربری منقضی گردیده است.

en	Credentials have expired.
und	مجوزهای احراز هویت منقضی گردیده‌اند.

en	Account is disabled.
und	حساب کاربری غیرفعال می باشد.

en	Account is locked.
und	حساب کاربری قفل گردیده است.