en	An authentication exception occurred.
und	Er heeft zich een authenticatieprobleem voorgedaan.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Authenticatiegegevens konden niet worden gevonden.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Authenticatieaanvraag kon niet worden verwerkt door een technisch probleem.

en	Invalid credentials.
und	Ongeldige inloggegevens.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie is al door een ander persoon gebruikt.

en	Not privileged to request the resource.
und	Onvoldoende rechten om de aanvraag te verwerken.

en	Invalid CSRF token.
und	CSRF-code is ongeldig.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Geen authenticatieprovider gevonden die de authenticatietoken ondersteunt.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Geen sessie beschikbaar, mogelijk is deze verlopen of cookies zijn uitgeschakeld.

en	No token could be found.
und	Er kon geen authenticatietoken worden gevonden.

en	Username could not be found.
und	Gebruikersnaam kon niet worden gevonden.

en	Account has expired.
und	Account is verlopen.

en	Credentials have expired.
und	Authenticatiegegevens zijn verlopen.

en	Account is disabled.
und	Account is gedeactiveerd.

en	Account is locked.
und	Account is geblokkeerd.