en	An authentication exception occurred.
und	Prišlo je do izjeme pri preverjanju avtentikacije.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Poverilnic za avtentikacijo ni bilo mogoče najti.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Zahteve za avtentikacijo ni bilo mogoče izvesti zaradi sistemske težave.

en	Invalid credentials.
und	Neveljavne pravice.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Piškotek je uporabil že nekdo drug.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nimate privilegijev za zahtevani vir.

en	Invalid CSRF token.
und	Neveljaven CSRF žeton.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Ponudnika avtentikacije za podporo prijavnega žetona ni bilo mogoče najti.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Seja ni na voljo, ali je potekla ali pa piškotki niso omogočeni.

en	No token could be found.
und	Žetona ni bilo mogoče najti.

en	Username could not be found.
und	Uporabniškega imena ni bilo mogoče najti.

en	Account has expired.
und	Račun je potekel.

en	Credentials have expired.
und	Poverilnice so potekle.

en	Account is disabled.
und	Račun je onemogočen.

en	Account is locked.
und	Račun je zaklenjen.